 -1.102332851E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.426627E-02  dx in pixels
 -1.714745E-02  dy in pixels
      1.025025  scale x
      1.023120  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
