 -9.649551150E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.164002E+00  dx in pixels
 -2.168233E+01  dy in pixels
      1.017279  scalx
      1.019265  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
