 -1.145053306E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.638200E+00  dx in pixels
 -1.183810E+01  dy in pixels
      1.017343  scalx
      1.019330  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
