 -1.035592030E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.701170E+00  dx in pixels
 -1.871892E+01  dy in pixels
      1.011746  scalx
      1.023711  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
