 -1.138507200E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.721818E-02  dx in pixels
 -5.494949E-02  dy in pixels
      1.020648  scale x
      1.027266  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
