 -1.163760925E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.523500E+00  dx in pixels
 -1.177570E+01  dy in pixels
      1.018502  scalx
      1.018491  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
