 -1.046985880E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.230363E+00  dx in pixels
 -2.426449E+01  dy in pixels
      1.012402  scalx
      1.023605  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
