 -1.076531841E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.089481E+00  dx in pixels
 -2.277584E+01  dy in pixels
      1.011880  scalx
      1.024776  scaly
        12.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
