 -1.120251365E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.585900E+00  dx in pixels
 -1.249070E+01  dy in pixels
      1.015732  scalx
      1.020730  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
