 -1.067938668E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.096227E+00  dx in pixels
 -1.867080E+01  dy in pixels
      1.013794  scalx
      1.021842  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
