 -1.172871768E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.656400E+00  dx in pixels
 -8.891300E+00  dy in pixels
      1.015383  scalx
      1.021232  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
