 -1.177409080E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.449000E+00  dx in pixels
 -1.096200E+01  dy in pixels
      1.017653  scalx
      1.018627  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
