 -1.185751765E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.254900E+00  dx in pixels
 -9.616200E+00  dy in pixels
      1.018451  scalx
      1.019875  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
