 -1.091981673E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.962800E+00  dx in pixels
 -9.370200E+00  dy in pixels
      1.016027  scalx
      1.020577  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
