 -1.002551666E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.749998E+00  dx in pixels
 -1.820317E+01  dy in pixels
      1.013685  scalx
      1.022198  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
