 -1.114544583E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.772100E+00  dx in pixels
 -1.084250E+01  dy in pixels
      1.017188  scalx
      1.019391  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
