 -1.148556381E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.293100E+00  dx in pixels
 -8.541800E+00  dy in pixels
      1.015172  scalx
      1.022154  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
