 -1.056591852E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.860486E+00  dx in pixels
 -1.814979E+01  dy in pixels
      1.013470  scalx
      1.023021  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
