 -1.021858464E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.306579E+00  dx in pixels
 -2.066278E+01  dy in pixels
      1.012389  scalx
      1.024275  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
