 -1.184519764E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.341900E+00  dx in pixels
 -1.020970E+01  dy in pixels
      1.013865  scalx
      1.023319  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
