 -1.117050836E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.142071E-02  dx in pixels
  1.148925E-02  dy in pixels
      1.023712  scale x
      1.025251  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
