 -1.135018860E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.373600E+00  dx in pixels
 -7.833000E+00  dy in pixels
      1.015468  scalx
      1.021539  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
