 -1.089769216E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.508200E+00  dx in pixels
 -9.674500E+00  dy in pixels
      1.015536  scalx
      1.021010  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
