 -9.560592142E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.645300E+00  dx in pixels
 -8.943100E+00  dy in pixels
      1.015485  scalx
      1.021047  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
