 -9.900041620E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.866400E+00  dx in pixels
 -1.059920E+01  dy in pixels
      1.016575  scalx
      1.019791  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
