 -1.001226172E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.946338E-03  dx in pixels
 -2.388106E-03  dy in pixels
      1.024400  scale x
      1.024610  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
