 -8.610086380E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.733212E+00  dx in pixels
 -2.014012E+01  dy in pixels
      1.015633  scalx
      1.020247  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
