 -1.013190238E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.406000E+00  dx in pixels
 -1.005210E+01  dy in pixels
      1.017552  scalx
      1.019084  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
