 -8.436501646E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.811679E+00  dx in pixels
 -1.824947E+01  dy in pixels
      1.016675  scalx
      1.018334  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
