 -1.047224140E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.929600E+00  dx in pixels
 -9.827100E+00  dy in pixels
      1.014013  scalx
      1.023459  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
