 -1.044143901E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.493600E+00  dx in pixels
 -7.362100E+00  dy in pixels
      1.013545  scalx
      1.024127  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
