 -1.062586734E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.062300E+00  dx in pixels
 -8.985400E+00  dy in pixels
      1.015020  scalx
      1.022630  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
