 -1.052786655E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.091000E-01  dx in pixels
 -1.115730E+01  dy in pixels
      1.012622  scalx
      1.024240  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
