 -1.074848973E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.624000E+00  dx in pixels
 -1.059040E+01  dy in pixels
      1.015725  scalx
      1.020699  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
