 -1.153909576E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.457700E+00  dx in pixels
 -8.525800E+00  dy in pixels
      1.015280  scalx
      1.021764  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
