 -9.572317650E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.899094E+00  dx in pixels
 -2.048313E+01  dy in pixels
      1.015678  scalx
      1.020139  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
