 -1.128308465E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.181600E+00  dx in pixels
 -1.033640E+01  dy in pixels
      1.017605  scalx
      1.018455  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
