 -1.080836343E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.285304E+00  dx in pixels
 -1.797469E+01  dy in pixels
      1.011468  scalx
      1.023090  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
