 -1.134261843E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.169400E+00  dx in pixels
 -9.350200E+00  dy in pixels
      1.013222  scalx
      1.022126  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
