 -1.021958762E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.691531E+00  dx in pixels
 -2.106144E+01  dy in pixels
      1.012631  scalx
      1.023709  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
