 -1.186427462E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.668200E+00  dx in pixels
 -1.138850E+01  dy in pixels
      1.014325  scalx
      1.022420  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
