 -1.110789684E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.749100E+00  dx in pixels
 -8.988800E+00  dy in pixels
      1.016490  scalx
      1.019694  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
