 -1.130681624E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.472471E-02  dx in pixels
  5.513319E-04  dy in pixels
      1.024399  scale x
      1.024664  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
