 -9.668608600E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.145157E+01  dx in pixels
 -1.953940E+01  dy in pixels
      1.014400  scalx
      1.022146  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
