 -1.085508669E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.732100E+00  dx in pixels
 -1.037180E+01  dy in pixels
      1.015800  scalx
      1.020636  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
