 -1.088591145E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.944000E-01  dx in pixels
 -1.127080E+01  dy in pixels
      1.018429  scalx
      1.017935  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
