 -1.000357964E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.361877E+00  dx in pixels
 -2.070255E+01  dy in pixels
      1.014719  scalx
      1.021551  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
