 -1.159086264E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.902400E+00  dx in pixels
 -1.099710E+01  dy in pixels
      1.016643  scalx
      1.019714  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
