 -1.044272440E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.243529E+00  dx in pixels
 -2.084124E+01  dy in pixels
      1.014545  scalx
      1.022409  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
