 -1.196146540E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.173200E+00  dx in pixels
 -1.054780E+01  dy in pixels
      1.015900  scalx
      1.021022  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
